%%
%%

\section*{Systemvoraussetzungen}
\label{_ChapterStart51}
\index[general]{Systemvoraussetzungen }
\index[general]{Voraussetzungen!des System }
\addcontentsline{toc}{section}{Systemvoraussetzungen}

\label{SysReqs}

\subsection*{Systemvoraussetzungen}
\index[general]{Systemvoraussetzungen }
\index[general]{Voraussetzungen!des System }
\addcontentsline{toc}{subsection}{Systemvoraussetzungen}

\begin{itemize}
\item {\bf Bacula} ist auf RedHat-Linux, FreeBSD- und
   Solaris-Systemen kompiliert und zum Laufen gebracht worden. 
\item Zur Kompilierung benötigen Sie  GNU C++ in der Version 2.95 oder höher. Sie können es mit anderen Compilern oder älteren Versionen versuchen, doch bieten wir hierfür keine Unterstützung.
Wir haben Bacula unter RH8.0/RH9/RHEL 3.0/FC3 mit GCC 3.4 erfolgreich kompiliert und verwendet.
Beachten Sie bitte, dass GNU C++ normalerweise ein eigenes Paket (z.B. RPM) neben Gnu C ist. Auf RedHat-Systemen ist der C++-Compiler im RPM-Paket {\bf gcc-c++}. 

\item Bacula benötigt bestimmte Pakete von Drittanbietern, die Sie außer ``MySQL'' und ``PostgreSQL'' alle in den Releases {\bf depkgs} und {\bf depkgs1} finden. 
   
\item Wenn Sie die Win32-Quelldateien kompilieren wollen, benötigen Sie einen Microsoft
   Visual C++-Compiler (oder Visual Studio). Obwohl sich alle Komponenten kompilieren lassen 
   (Console bringt einige Warnmeldungen), wurde nur der File-Dämon getestet. 
   
\item {\bf Bacula} erfordert um zu funktionieren eine gute Implementierung der PThreads. Auf einigen BSD-Systemen ist das nicht gegeben.
 
\item Bei der Codierung achteten wir auf Portabilität. Daher ist der Code größtenteils POSIX-kompatibel und müsste sich daher verhältnismäßig leicht auf POSIX-Systeme übertragen lassen.

\item Die GNOME-Konsole wurde unter GNOME 2.x. entwickelt und getestet. Sie läuft auch unter GNOME 1.4, doch ist diese Version veraltet und wird daher nicht mehr gewartet.

\item Das wxWidgets-Konsolenprogramm wurde mit der letzten stabilen ANSI- (nicht Unicode-)Version von \elink{wxWidgets}{http://www.wxwidgets.org/} (2.6.1) entwickelt und getestet. Es arbeitet gut mit der Windows- und GTK+-Version von wxWidgets zusammen und sollte auch auf anderen Plattformen laufen, die wxWidgets unterstützen.

\item Das Tray-Monitorprogramm wurde für GTK+-2.x entwickelt. Es benötigt Gnome in der Version 2.2 oder NIEDRIGER, KDE in der Version 3.1 oder höher oder einen anderen Window-Manager, der den Standard für System-Trays von \elink{FreeDesktop}{http://www.freedesktop.org/Standards/systemtray-spec} unterstützt.
 
\item Wenn sie eine Kommandozeileneditierung und -history nutzen wollen, brauchen sie die Headerdatei /usr/include/termcap.h und müssen entweder die ``Termcap''- oder die ``Ncurses''- Bibliothek geladen haben (libtermcap-devel oder ncurses-devel). 

\item Wenn sie DVDs als Sicherungsmedium benutzen wollen, müssen Sie sich die \elink{dvd+rw-tools 5.21.4.10.10.8}{http://fy.chalmers.se/~appro/linux/DVD+RW/} herunterladen. Benutzen sie den \elink{patch}{http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/*checkout*/bacula/bacula/patches/dvd+rw-tools-5.21.4.10.8.bacula.patch}, um diese Hilfsprogramme zu Bacula kompatibel zu machen, kompilieren und installieren Sie sie. Verwenden Sie nicht die dvd+rw-tools, die Ihrer Distribution beiliegen. Diese werden zusammen mit Bacula nicht funktionieren.
\end{itemize}
