\subsection*{La ressource Autochanger}
\index[sd]{Autochanger Ressource }
\index[sd]{Ressource!Autochanger }
\addcontentsline{toc}{subsection}{Autochanger Ressource}

La ressource Autochanger supporte les librairies \`a un ou plusieurs 
lecteurs en regroupant une ou plusieurs ressources Device en une 
unit\'e nomm\'ee Autochanger dans Bacula (souvent d\'esign\'ee en tant que 
librairie de bandes par les constructeurs). Si vous poss\'edez une 
librairie, et si vous voulez qu'elle fonctionne correctement,  vous 
{\bf devez} avoir une ressource Autochanger dans le fichier de 
configuration de votre Storage Daemon, et les directives Storage 
de votre Director {\bf doivent} se r\'ef\'erer au nom de la ressource 
Autochanger si elles sont suppos\'ees utiliser la librairie. Dans les 
versions ant\'erieures \`a 1.38.0, les directives Storage du Director 
se r\'ef\'eraient directement aux ressources Device qui \'etaient des 
librairies. D\'esormais, ce type de r\'ef\'erence directe ne fonctionne 
plus avec les librairies. 
 
\begin{description}
\item [Name = \lt{}Autochanger-Name\gt{}]
   \index[sd]{Name}
   Sp\'ecifie le nom de la librairie. Ce nom est utilis\'e dans la 
   la d\'efinition de ressource Storage du Director afin de d\'esigner 
   la librairie. Cette directive est requise.

\item [Device = \lt{}Device-name1, device-name2, ...\gt{}]
   Sp\'ecifie le nom de la (ou des) ressource(s) Device associ\'ees \`a la 
   librairie. Si votre librairie contient plusieurs lecteurs, vous 
   devez sp\'ecifier plusieurs noms de ressources Device, chacun d\'esignant 
   une ressource Device distincte qui comporte un  
   Drive Index correspondant au num\'ero de lecteur. Vous pouvez sp\'ecifier 
   plusieurs noms en une seule ligne s\'epar\'es par des virgules ou/et utiliser 
   plusieurs fois la directive Device. Cette directive est requise.

\item [Changer Device = {\it name-string}]
   \index[sd]{Changer Device}
   La cha\^ine {\bf name-string} sp\'ecifi\'ee indique le nom du fichier syst\`eme 
   d\'esignant la librairie. S'il est sp\'ecifi\'e dans cette ressource, ce nom 
   n'est pas requis dans la ressource Device. Le nom \'eventuellement sp\'ecifi\'e 
   dans la ressource Device prend le pas sur celui sp\'ecifi\'e dans la ressource 
   Autochanger.
   
\item [Changer Command = {\it name-string}]
   \index[sd]{Changer Command  }
   La cha\^ine {\bf name-string} sp\'ecifie un programme externe appel\'e pour 
   changer de volume automatiquement \`a la demande de Bacula. La plupart du 
   temps, vous renseignerez ce champ avec le script fourni {\bf mtx-changer} 
   comme suit. Si cette commande est sp\'ecifi\'ee ici, elle n'a pas besoin de 
   l'\^etre dans la ressource Device. Dans le cas o\`u elle le serait dans les deux 
   ressources, la sp\'ecification de la ressource Device prendrait le pas sur celle 
   de la ressource Autochanger.

\end{description}

Voici un exemple de d\'efinition de ressource Autochanger valide :

\footnotesize
\begin{verbatim}
Autochanger {
  Name = "DDS-4-changer"
  Device = DDS-4-1, DDS-4-2, DDS-4-3
  Changer Device = /dev/sg0
  Changer Command = "/etc/bacula/mtx-changer %c %o %S %a %d"
}
Device {
  Name = "DDS-4-1"
  Drive Index = 0
  Autochanger = yes
  ...
}
Device {
  Name = "DDS-4-2"
  Drive Index = 1
  Autochanger = yes
  ...
Device {
  Name = "DDS-4-3"
  Drive Index = 2
  Autochanger = yes
  Autoselect = no
  ...
}
\end{verbatim}
\normalsize

Notez l'importance de la directive {\bf Autochanger = yes} dans chaque d\'efinition 
de p\'eriph\'erique appartenant \`a une librairie. Un p\'eriph\'erique ne devrait pas \^etre 
d\'efini comme appartenant \`a plusieurs librairies. Aussi, votre directive Device 
dans la ressource Storage du Director devrait comporter le nom de la ressource 
Autochanger plut\^ot que le nom de l'un des lecteurs.

Si vous avez un lecteur qui appartient physiquement \`a une librairie mais que 
vous ne souhaitez pas que Bacula puisse l'utiliser automatiquement (par exemple, 
si vous voulez le r\'eserver pour les restaurations) vous pouvez utiliser la 
directive :

\footnotesize
\begin{verbatim}
Autoselect = no
\end{verbatim}
\normalsize

\`a la ressource Device de ce lecteur. Dans ce cas, Bacula ne le s\'electionnera pas 
automatiquement en acc\'edant \`a la librairie. Vous pouvez encore utiliser le lecteur en 
le d\'esignant par son nom de ressource device plut\^ot que par celui de la ressource 
Autochanger. Un exemple d'une telle d\'efinition est montr\'e ci-dessus pour le 
lecteur DDS-4-3, qui ne sera pas s\'electionn\'e si le nom DDS-4-changer est utilis\'e 
dans une ressource Storage, mais le sera si DDS-4-3 est utilis\'e.

