%%
%%

\chapter{Requerimientos del sistema} \label{SysReqs} \index{Requerimientos del sistema}
\index{Requerimientos del!Sistema}
\begin{itemize}
\item \textbf{Bacula} ha sido compilado y corre en sistemas OpenSuse Linux, FreeBSD
y Solaris. 
\item Requiere GNU C++, en la versión 2.95 o superior para compilar. En general,
el paquete GNU C++ es adicional al paquete de GNU C, y se necesita que
ambos estén instalados. En sistemas Red Hat, el compilador de C++ es parte
del paquete rpm \textbf{gcc-c++}. 
\item Hay algunos paquetes de terceros que Bacula puede necesitar. A excepción
de MySQL y PostgreSQL que pueden ser hallados en los releases \textbf{depkgs}
y \textbf{depkgs1}. Sin embargo, la mayoría de los sistemas Linux y FreeBSD
los suministran como paquetes del sistema. 
\item Las versiones mínimas para cada una de las bases de datos soportadas son
las siguientes:

\begin{itemize}
\item MySQL 4.1 
\item PostgreSQL 7.4 
\item SQLite 2.8.16 o SQLite 3 
\end{itemize}
\item Si usted desea generar sus propios binarios Win32, por favor revise el
archivo README.mingw32 en el directorio src/win32. El proyecto Bacula realizo
una compilación cruzada del release de Win32 en Linux. De igual manera,
se suministra documentación para la construcción de la versión para Win32,
sin embargo, aunque este proceso puede resultar complejo, esta es de mucha
ayuda en este proceso de desarrollo. 
\item \textbf{Bacula} requiere una buena implementación de pthreads (\url{http://en.wikipedia.org/wiki/POSIX_Threads})
para trabajar. Esto no es el caso para algunos de los sistemas BSD. 
\item El código fuente ha sido escrito pensando en la portabilidad y la mayor
parte es compatible con POSIX. Asi, la instalación en cualquier sistema
operativo compatible con POSIX es muy sencilla. 
\item El programa de consola en GNOME fue desarrollado y probado en GNOME 2.x.
La versión de GNOME 1.4 no está soportada por completo. 
\item El programa de consola de wxWidgets fue desarrollado y probado con la ultima
versión estable ANSI o UNICODE de \elink{wxWidgets}{\url{http://www.wxwidgets.org/}}
(2.6.1). Esta aplicación trabaja muy bien con la versión de Windows y GTK+\_2.x
de wxWidgets, y debería funcionar en otras plataformas soportadas por wxWidgets. 
\item El programa de Tray Monitor fue desarrollado en GTK+-2.x. Necesita la versión
de GNOME menor o igual a 2.2, KDE mayor o igual a 3.1 o cualquier manejador
de ventanas que soporte el sistema de bandeja estándar para \elink{ FreeDesktop}{\url{http://www.freedesktop.org/Standards/systemtray-spec}}. 
\item Si se desea activar la edición de linea de comandos y el historial, se
necesita /usr/include/termcap.h y el paquete termcap o la librería ncurses
instalada (libtermcap-devel o ncurses-devel). 
\item Si se desea utilizar DVDs como medios de respaldo, se necesita descargar
el paquete \elink{dvd+rw-tools 5.21.4.10.8}(\url{http://fy.chalmers.se/~appro/linux/DVD+RW/}},
aplicar el patch, ubicado en el directorio \textbf{patches} del árbol de
fuentes original, para hacer que estas herramientas sean compatibles con
Bacula, luego se debe compilarlas e instalarlas. Hay un patch de dvd+rw-tools
con versión 6.1, y se espera que el mismo esté integrado en la ultima versión.
Se recomienda no utilizar el utilitario de dvd+rw-tols suministrado con
la distribución, a menos que este seguro que la misma contenga el patch.
Las herramientas de dvd+rw-tools sin el patch instalado, no trabajarán
con Bacula. Para finalizar, los dispositivos de DVD no se recomiendan para
respaldos importantes y críticos, debido a su baja confiabilidad. 
\end{itemize}

